NAME		vlibdemo
DESCRIPTION	'Sample Visualib Application'
EXETYPE		WINDOWS
STUB		'WINSTUB.EXE'
CODE  		PRELOAD MOVEABLE
DATA  		PRELOAD MOVEABLE

HEAPSIZE	0x8FFF
STACKSIZE	10240

EXPORTS
	MainWndProc
	DlgInputPoint3D
	DlgInputPoint2D
	DlgLightSetup
	DlgMaterial
	DlgTexture
	DlgShading
	BiArrayBox
	TriArrayBox
	RectangularArray2DProc
	PolarArray2DProc
